DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2011-031 October 2011

Influence of Radiation Induced Defect Clusters on Silicon Particle Detectors

by

A. Junkes

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG