DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2011-039 November 2011

Unstable Gravitino Dark Matter Prospects for Indirect and Direct Detection

by

M. Grefe

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG