DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2011-046 HD-KIP-11-158 December 2011

A Search for R-Parity Violating Squark Production with the H1 Experiment at HERA

by

M. C. Herbst

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG