DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2011-047 Dezember 2011

Aufbau eines LED-Lichtpulsersystems für das OLYMPUS-Experiment

von

W. Rehmann

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG