DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2012-001 January 2012

Momentum Bias Determination in the Tracker Alignment and First Differential tt̄ Cross Section Measurement at CMS

by

H. Enderle

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG