DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2012-005 February 2012

A Supersymmetric Standard Model from a Local E_6 GUT

by

F. K. Braam

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG