DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2012-012 May 2012

Measurement of e^+p Neutral Current Deep Inelastic Scattering with a Longitudinally Polarised Positron Beam and X-Ray Radiation Damage for Silicon Sensors

by

F. Januschek

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG