DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2012-014 Mai 2012

Eichmessungen und systematische Untersuchungen zum Nachweis kosmischer Teilchen im IceTop-Tank

von

C. Martens

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG