DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2012-017 June 2012

Electro-Optic Sampling of THz Pulses at the CTR Source at FLASH

by

S. Wunderlich

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG