DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2012-024 July 2012

Site Specific X-Ray Induced Changes in Organic and Metal Organic Compounds and their Influence on Global Radiation Damage

by

D. E. Heintz

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG