DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2012-035 September 2012

Alignment des Driftröhrendetektors am Neutrino-Oszillationsexperiment OPERA

von

C. Göllnitz

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG