DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2012-050 December 2012

Transverse Emittance Measurement at REGAE via a Solenoid Scan

by

M. Hachmann

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG