DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2012-052 Dezember 2012

Echtzeitbestimmung longitudinaler Elektronenstrahlparameter mittels absoluter Intensitäts- und Spektralmessung einzelner kohärenter THz Strahlungspulse

von

S. Wesch

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG