DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-001 January 2013

Study of Quality and Field Limitation of Superconducting 1.3 GHz 9-Cell RF-Cavities at DESY

by

F. Schlander

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG