DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-003 February 2013

Beam Position Diagnostics with Higher Order Modes in Third Harmonic Superconducting Accelerating Cavities

by

P. Zhang

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG