DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-025 July 2013

Charge Losses in Silicon Sensors and Electric-Field Studies at the Si-SiO_2 Interface

by

T. Pöhlsen

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG