DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-027 July 2013

Rotational Coherence Spectroscopy at FLASH: Toward Dynamic Studies in Nanosuperfluids

by

A. Kickermann

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG