DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-032 August 2013

Extreme Ultraviolet Fluorescence Spectroscopy of Pure and Core-Shell Rare Gas Clusters at FLASH

by

L. Schroedter

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG