DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-039 September 2013

Time-Resolved Studies at PETRA III with a Highly Repetitive Synchronized Laser System

by

M. Schlie

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG