DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-047 October 2013

Neutral Higgs Boson Searches in the H → τ τ → μμ Decay Channel

by

A. Bethani

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG