DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-052 November 2013

Characterisation and Application of Radiation Hard Sensors for LHC and ILC

by

O. Novgorodova

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG