DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-054 December 2013

Controlled Molecules for X-ray Diffraction Experiments at Free-Electron Lasers

by

S. Stern

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG