DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2013-055 December 2013

Development of a Hough Transformation Track Finder for Time Projection Chambers

by

I. Heinze

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG