DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2014-011 May 2014

Time-Resolved Pump-Probe X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy of Gaq3

by

B. Dicke

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG