DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2014-016 July 2014

A Superconducting Microcalorimeter for Low-Flux Detection of Near-Infrared Single Photons

by

J. Dreyling-Eschweiler

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG