DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2014-021 August 2014

Time Resolved Transverse and Longitudinal Phase Space Measurements at the High Brightness Photo Injector PITZ

by

D. Malyutin

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG