DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2014-028 September 2014

Searches for Dark Matter Self-Annihilation Signals from Dwarf Spheroidal Galaxies and the Fornax Galaxy Cluster with Imaging Air Cherenkov Telescopes

by

B. H. B. Opitz

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG