DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY-THESIS-2014-044 December 2014

Studies of Field Distortions in a Time Projection Chamber for the International Linear Collider

by

K. Zenker

ISSN 1435-8085

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG