hep-ph/9906300 9 Jun 1999

0.16 0.2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.4 0.44 0.48 T 0.0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

1=1,_c=1.1 GeV

1=1,_c=1.2 GeV

1=1,_c=1.3 GeV

1=4,_c=1.1 GeV

1=4,_c=1.2 GeV

1=4,_c=1.3 GeV