V

S S

sigma1.nb 1

arXiv:nucl-th/0008041 23 Aug 2000

0 0.05 0.1 0.15 0.2 T

+

GeV

/ 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

                                                                                                            VSS

                                                                                                                       s

20

                                                                                            n
                                                                                                b

                                                                                                     0

                                                                                        *
                                                                                             V
fig2.nb 1

                                                                                            0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5
n
b

                                                                                           s

                                                                                             n
                                                                                                 0

0.02

0.04

0.06

0.08

   0.1

0.12

                                                                                                         Ê

Ê

Î

Î

                                                                                                                       g

VSS

s

20

                                                                                                                        *

V

                                                                                                           T

                                                                                                                0
T  0.02 GeV

T  0.03 GeV

                        fig3.nb 1