\chapter{Aktivitäten außerhalb DESYs}
% letzte aenderung 13.10.08
Nach der ursprünglichen DESY-Satzung war das Tätigkeitsgebiet des DESY
auf die eigenen Beschleuniger und die damit auszuführende Forschung
beschränkt.
Regeln für Ausnahmen wurden erstmals 1972 im Zusammenhang mit
Arbeiten auf dem Gebiet der medizinischen Datenverarbeitung in Zusammenarbeit
mit dem Universitätskrankenhaus Eppendorf im Wissenschaftlichen Rat und 
im Verwaltungsrat diskutiert: Der
Umfang der Aktivität sollte im Prozent-Bereich bleiben, und der Beitrag von
DESY sollte eine der speziellen Stärken des Instituts involvieren und in
diesem Sinn einmalig sein.  Beispiele für solche Aktivitäten 
folgen\footnote{Für das ehemalige Akademie-Institut in Zeuthen galten andere 
Regeln, und mit dem Anschluss an das DESY brachte das Institut Aktivitäten 
am Baikalsee und am CERN mit. Darüber ist in dem Kapitel über Zeuthen 
berichtet worden.}. 

\section{Visuelle Methoden}
Die Technik der Kernemulsionen zum Teilchennachweis spielte bei der Planung 
von Experimenten am
 DESY-Synchrotron bereits keine Rolle mehr; die Emulsionstechnik war von der 
Blasenkammertechnik \index{Emulsionstechnik}\index{Dispersionsrelationen}
abgelöst worden. Gleichwohl brachten DESY-Physiker aus den USA 
Erfahrung in der Emulsionstechnik mit, und am CERN gelang ein interessantes 
Experiment mit Hilfe dieser Technik, die Messung des Realteils der
elastischen Proton-Proton Vorwärtsstreuamplitude. Die direkten Kosten dieses
Experiments waren, kaum unterbietbar, nur einige 1000 DM. Das Resultat 
\cite{Loh64}
war interessant, weil es einen strengen Vergleich mit den 
Vorwärtsdispersionsrelationen gestattet\cite{Soe64}. 
   \addbigparskip
\index{Emulsionstechnik}

Als Vorbereitung auf die Experimente mit der DESY-Blasenkammer hatte
Martin Teucher \index{Teucher} eine Gruppe zur Auswertung von 
Blasenkammerbildern
gegründet. Sie stand in enger Personalunion mit dem II. Institut für
Experimentalphysik der Universität Hamburg und beschäftigte sich
zunächst, wie schon erwähnt, mit der Auswertung von Bildern der 80~cm 
Wasserstoff-Blasenkammer am CERN. 

Als Bilder der DESY-Blasenkammer zur Verfügung standen, war
die Auswertung dieser Bilder natürlich die Hauptaktivität. Daneben
liefen weiterhin Auswertungen der CERN-Blasenkammern. Hervorzuheben ist dabei 
 eine umfassende Untersuchung von Proton-Proton Wechselwirkungen
bei Strahl\-energien von 12~GeV und 24~GeV in der 1,5m-Blasenkammer des CERN 
mit sehr hoher Statistik,
ermöglicht durch den Film-Messapparat HPD, so genannt
nach seinen Erfindern Hough und Powell. Ein solches Gerät stand ab Ende 1967
in Hamburg zur Verfügung. In Verbindung mit einem Rechner konnte das 
Gerät Blasenkammerfilme automatisch messen und auf diese Weise entstanden
Daten, deren statistische Genauigkeit an diejenige von Zählerexperimenten 
heranreichte \cite{Blo74}. 
\index{CERN-Blasenkammern}\index{HPD}

\section{Experimente mit einer Streamerkammer an der Cornell-Universität}
\index{Streamerkammer}\index{Cornell-Synchrotron}
Mit der Streamerkammer besaß DESY eine sehr interessante Technologie, die getriggerte Bilder
von fast der gleichen Qualität wie die Blasenkammer liefern konnte. Nachdem 
eine große
Zahl von Bildern am DESY-Synchrotron aufgenommen war, wurde die Kammer 1975 an 
die Cornell-Universität im Staat New York gebracht. Dort stand ein 
Elektronen-Synchrotron mit einer Energie von 12~GeV zur Verfügung. Damit 
konnte die Untersuchung
der Elektroproduktion von Hadronen bei  deutlich höherer Energie als am
DESY
weitergeführt werden. Die Datennahme zu diesem Experiment wurde im Mai
1977 abgeschlossen, nachdem 600\,000 Streamerkammer-Bilder aufgenommen worden
 waren. Die Auswertung der Bilder erfolgte auf dem Hamburger HPD.

Das Experiment zeigte, dass sich die Elektroproduktion sehr gut im 
Quark-Parton-Bild interpretieren ließ. Aus dem Vergleich mit anderen 
Experimenten, etwa mit dem PLUTO-Detektor am DORIS-Speicherring, ergab sich, 
 dass hochenergetische Quarks sich stets in der gleichen Weise in Bündel
 (\glq{}Jets\grq{}) von hadronischen Teilchen umwandelten, unabhängig davon, wie sie 
erzeugt worden waren. Dies bestätigte eine wichtige Voraussage der
Quantenchromodynamik.
     
\section{Experiment zur Myonstreuung am CERN}
Am 400~GeV Protonen-Beschleuniger SPS des CERN war ein Myonstrahl hoher
 Intensität und Qualität \index{CERN Myonstreuung}
aufgebaut worden. Zwei internationale Kollaborationen erstellten und betrieben
 Detektoren an diesem Strahl. Das Ziel war die Untersuchung der
Struktur des Protons durch unelastische Myon-Proton-Streuung. Die hohe Energie
des Myonstrahls von bis zu 280~GeV gestattete eine wesentliche Verbesserung
in der Auflösung und der Genauigkeit über die bisher vorliegenden 
Messungen hinaus. 
  An einer der Kollaborationen, der Europäischen \index{EMC}
Myon-Kollaboration (EMC), beteiligte sich eine DESY-Gruppe unter Leitung von
Friedhelm Brasse. Ihr 
besonderer Beitrag waren 16 große Driftkammern mit 
einer Fläche von 2,5~$\times$~5,1 m$^2$, welche 
der großen Intensität des Myonstrahls standhalten mussten, und ein
 Kalorimeter \glq{}STAC\grq{} (für \glq{}Sandwich Total Absorption
Counters\grq{}), das als aktives Target dienen konnte. Auch Brasse selbst war ein
besonderer Beitrag -- er wurde später zum Sprecher der Kollaboration 
gewählt.  \index{Brasse}

Die DESY-Gruppe begann mit ihren Vorbereitungen 1976.
Der Aufbau in Genf war 1978 abgeschlossen und Ende dieses 
Jahres
begannen die ersten Messungen am Myonstrahl. Eine Spezialität des Experiments
war die Messung der in dem unelastischen Myon-Proton-Stoß erzeugten
Hadronen; diese Fähigkeit wurde in einem Umbau 1980/81 nochmals erweitert
und gewährte interessante Tests der perturbativen Quantenchromodynamik.
Es wurden Jets beobachtet mit Eigenschaften, wie sie ebenso bei PETRA gefunden 
worden
waren, ein\-schließlich klarer Anzeichen für die Abstrahlung von Gluonen.


\section{Datenverarbeitung in der Medizin}
Die Experimente am DESY waren Quellen großer Mengen von Daten und 
dementsprechend sammelte man viel Erfahrung im Umgang mit großen
Datenmengen, ihrer Verarbeitung und graphischen Darstellung. Diese Erfahrung
konnte man in der Medizin einsetzen, um z.\,B. Röntgenbilder darzustellen
und zu bearbeiten. Das Universitätskrankenhaus
in Eppendorf zeigte sich diesem Pioniervorhaben zugänglich.
 Die Zusammenarbeit, die 1971 begann, umfasste zwei Projekte:\index{Datenverarbeitung in der Medizin} 
 \begin{enumerate}
 \item 
Automatische Datenerfassung klinisch-chemischer Daten: Erfassung von
   Patientendaten, Erfassung von Messvorgängen, Darstellung und Speicherung
der Ergebnisse. Dies war damals Neuland! 

 \item 
Darstellung von Bildern, die mit einer Szintillationskamera gewonnen worden
  waren, mit automatischer Korrektur von Gerätefehlern und Bildverbesserung
  mithilfe digitaler Filter. Dies war ein wertvolles Diagnosewerkzeug,
zumal auch der Zeitablauf der Speicherung von Radioisotopen in dem 
entsprechenden Organ verfolgt werden konnte.
 \end{enumerate}

 Der Hauptakteur auf der \index{Hohne@Höhne}
Seite von DESY war K. H. Höhne.
Später wurde er auf einen Lehrstuhl für Datenverarbeitung in der Medizin 
berufen. Seine dreidimensionalen Darstellungen von Organen erlangten 
Berühmtheit.

%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "master"
%%% End: 
